Title: ¿Qué es la Corte IDH?
Course: MOOC Sistema Interamericano de Derechos Humanos - Ed. 4 > Section: Módulo: El SIDH

¿Qué es la corte IDH?                                                                                                                                                                                            Inicio

La Corte Interamericana es uno de los tres tribunales regionales de protección de los derechos humanos, junto con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

Es una institución judicial autónoma, es decir que no depende de otros organismos, que tiene la misión de aplicar e interpretar la Convención Americana. También puede recibir casos por violaciones a la Convención contra la Tortura y al Protocolo de San Salvador, que le dan esa competencia.

✅ Competencia: es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los casos que la ley ha colocado dentro de sus atribuciones.

A diferencia de la Comisión, que fue creada en el marco de la OEA, la Corte fue creada por la Convención Americana y recibió su primer caso en 1981.

La Corte IDH está integrada por siete Jueces y Juezas, nacionales de alguno de los Estados miembros de la OEA. La Convención Americana señala que deben ser juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos y que reúnan las condiciones necesarias para ser jueces dentro de su país. Las personas que ejercen como jueces y juezas de la Corte son elegidos a título personal, es decir que no representan al Estado que les propuso. Se eligen en la Asamblea General de la OEA por los Estados parte de la Convención Americana, en votación secreta y por mayoría absoluta de votos. Duran 6 años en su función y pueden ser reelegidos.

Por orden de precedencia Juez, Ricardo Pérez Manrique, Presidente; Juez, Humberto Antonio Sierra Porto, Vicepresidente; Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot; Jueza Nancy Hernández López; Jueza Verónica Gómez; Jueza Patricia Pérez Goldberg; y Juez Rodrigo Mudrovitsch.

Igual que la Comisión, la Corte no es un órgano permanente. Esto significa que los jueces y juezas viven en sus países y se reúnen dos o tres veces al año, en Costa Rica (sede de la Corte) o fuera de la sede. 👉Aquí puedes ver adonde ha celebrado sesiones la Corte.

La Corte IDH tiene tres funciones principales:

    - Una función contenciosa, dentro de la que se encuentra la resolución de casos y el mecanismo de supervisión de sentencias;
    - Una función consultiva; y
    - La función de dictar medidas provisionales.

Comprobemos qué recuerdas...

A continuación, te invitamos a realizar el " Test comprobemos qué recuerdas..."